BEPIF

report overclock log overclock

PixelThresholdMap PixelBuffer

OverclockBuffer LookupTable

BEPIF

CandidateCount

FEPEventProcessor

FEPBootMonitor load FEP code load and run run setup load settings

compute bias start Setup and Run

FEPEventProcessor

BEPIF

Process Events

Process Over clocks increment test 3x3 get candidate

emit events process events

FEPEventProcessor OverclockLevel compute overclock set value adjust table (overclock level)

FEPEventProcessor CandidateCount

BEPIF get value reset report # pixels above threshold log pixel cnt

Report Pixels Above Thr eshold

FEPIF FEPBiasAlgorithm

Compute Bias

FEPBiasAlgorithm process events

FEPImage FEPBiasMap read exposure data adjust bias value bias complete

read bias values