TABLE 1. List of Telemeter ed Items Req Item Reference Page 1-1 Science Frame Format page 35 1-2 Serial Telemetry Packet Format page 36 1-3 Science Data page 46 1-4 Science Run Reports page 47 1-5 Timed Exposure - Raw Mode Exposure Record page 70 1-6 Timed Exposure - Raw Mode Pixel Data page 73 1-7 Timed Exposure - Histogram Exposure Record page 72 1-8 Timed Exposure - Histogram Data page 71 1-9 Timed Exposure - Faint Mode Exposure Record page 73 1-10 Timed Exposure - Faint Mode Event Data page 73 1-11 Timed Exposure - Faint-Bias Mode Exposure Record page 75 1-12 Timed Exposure - Faint-Bias Mode Event Data page 75 1-13 Timed Exposure - Graded Mode Exposure Record page 77 1-14 Timed Exposure - Graded Mode Event Data page 77 1-15 Timed Exposure - Compressed CCD Pixel Bias Data page 77 1-16 Continuous Clocking - Raw Mode Record page 91 1-17 Continuous Clocking - Raw Mode Pixel Data page 90 1-18 Continuous Clocking - Faint Mode Record page 92 1-19 Continuous Clocking - Faint Mode Event Data page 92 1-20 Continuous Clocking - Graded Mode Record page 93 1-21 Continuous Clocking - Graded Mode Event Data page 94 1-22 Continuous Clocking - CCD Pixel Bias Data page 94 1-23 DEA Housekeeping page 124 1-24 Dumped Bad Pixel Map page 103 1-25 Dumped Bad Column Map page 103 1-26 BEP Memory Dump page 114 1-27 FEP Memory Dump page 114 1-28 SRAM Memory Dump page 114 1-29 PRAM Memory Dump page 114 1-30 BEP Memory Execution Reply page 109 1-31 FEP Memory Execution Reply page 109 1-32 Command Echo page 117 1-33 Software Statistics page 118 1-34 Fatal Error Indications page 120