Telemetry Hardware

Telemetry Device

Application-specific code

Telemetry Manager

Transfer Telemetry Packet

Hardware

Devices

Protocols

Data Processing or Protocols

Application-specific code

Transfer data to RCTU

ACIS Time-stamp

Post Telemetry Packet Buffer Post Telemetry Packet Buffer

Set Science Frame Time-stamp