TE Raw Exp. Record

Timed Exposure (TE) Science Mode Continuous Clocking (CC) Science Mode

Hardware Configuration Memory Commands DEA Housekeeping

Boot from Command

Science Modes

Maintenance

TE Raw Pixel Data TE Raw Hist. Data TE Faint Record TE Faint Data TE Graded Record TE Graded Data

TE Obs. Record

TE Obs. Report

CC Raw Exp. Record CC Raw Pixel Data CC Faint Record CC Faint Data CC Graded Record CC Graded Data

CC Obs. Record

CC Obs. Report

Verbose Operation SW Housekeeping

DEA Housekeeping

Dumped TE Bad Pixel Map Dumped TE Bad Column Map Dumped CC Bad Column Map

BEP Memory Dump FEP Memory Dump SRAM Memory Dump PRAM Memory Dump BEP Memory Exec. Reply FEP Memory Exec. Reply

Command Log Software Statistics Fatal Error Message

Command Echo Parameter Dump

Discrete- Active Status

Discrete- Boot Status

TE Bias Map Data

CC Bias Map Data