CCD Array

Detector Electronics Assembly

Back-End Processor events digital pixel data

status clocks/biases

RCTU

Front-End Processors

telemetry analog pixel data

commands commands

• Command Management
• Telemetry Management
• DEA Control
• Science Processing
• DEA Housekeeping
• Software Housekeeping
• Front End Management

        • Raw Event Selection
        • Pixel Bias Computation

commands status

(10 subsections)

(10 CCDs)

(6 total)

(1 primary, 1 backup) and sequencer loads

and code loads