Executive Facilities Protocol Managers

Hardware Devices

Boot ROM

Data Processing

Utilities

global

Science Processing DEA Housekeeping Software Housekeeping

Tasks IPC Queues Buffer Pools Semaphores

Command Execution Telemetry Management DEA Management FEP Management

Command Device Telemetry Device DEA Device FEP Device