OBSERVATORY POWER

RCTU

ACIS

DETECTOR & PROCESSOR SUBSYSTEM (DPS)

FOCAL PLANE

RADIATOR

POWER SUPPLY (PS)

DETECTOR ASSEMBLY

THERMAL CONTROL STRUCTURE

DETECTOR ELECTRONICS ASSEMBLY (DEA)

DETECTOR HOUSING

POWER & THERMAL-CONTROL STRUCTURE (PTS)

DIGITAL PROCESSING ASSEMBLY (DPA)

FIDUCIAL LIGHT CONTROL

X-RAYS FROM HRMA

RADIATION TO SPACE

OBSERVATORY C&DS

CONDUCTED

HEAT

*

*Government Furnished Equipment